en	new.page_title
ar	"%entity_label%" جديد

en	show.page_title
ar	(#%entity_id%) %entity_label%

en	edit.page_title
ar	(#%entity_id%) %entity_label% تعديل

en	list.page_title
ar	%entity_label%

en	search.page_title
ar	{0} لا توجد أيّ نتائج |{1} العثور على نتيجة وحيدة|{2} العثور على نتيجتين|]10,2] العثور على <strong>%count%</strong> نتائج|]10,Inf] العثور على <strong>%count%</strong> نتيجة

en	search.no_results
ar	لا توجد أيّ نتائج

en	list.row_actions
ar	إجراءات

en	paginator.first
ar	الأول

en	paginator.previous
ar	السابق

en	paginator.next
ar	التالي

en	paginator.last
ar	الأخير

en	paginator.counter
ar	<strong>%results%</strong> / <strong>%end%</strong> - <strong>%start%</strong>

en	label.true
ar	نعم

en	label.false
ar	لا

en	label.empty
ar	فارغ

en	label.null
ar	لا شيء

en	label.nullable_field
ar	اتركه فارغ

en	label.object
ar	Objet PHP

en	label.inaccessible
ar	لا يمكن الوصول إليها

en	label.inaccessible.explanation
ar	لا يوجد وصف الوصول لهذه الخاصية أو أنها ليست عامة.

en	label.form.empty_value
ar	لا شيء

en	user.logged_in_as
ar	تسجيل الدخول بإسم

en	user.unnamed
ar	مستخدم بدون إسم

en	user.anonymous
ar	مستخدم مجهول

en	delete_modal.title
ar	هل تريد حذف هذا العنصر؟

en	delete_modal.content
ar	هذا الإجراء غير قابل للإلغاء.

en	delete_modal.action
ar	حذف

en	action.add_new_item
ar	إضافة عنصر جديد

en	action.remove_item
ar	حذف العنصر

en	action.choose_file
ar	اختيار ملفّ

en	errors
ar	{1} خطأ|{2} خطأن|]2,Inf] أخطاء

en	form.are_you_sure
ar	لم يتّم حفظ التغييرات.

en	show.remaining_items
ar	{1} هناك عنصر آخر لم يتمّ عرضه في هذه القائمة|{2} هناك عنصران أخران لم يتمّ عرضهما في هذه القائمة|]2,Inf] عناصر أخرى لم يتّم عرضها في هذه القائمة %count%

en	login.username
ar	إسم المستخدم

en	login.password
ar	كلمة السّر

en	login.sign_in
ar	تسجيل الدخول